Installation à partir d'une image minimale d'amorçage

Installation avec une image minimale d'amorçage

Résumé

Mageia-<version>-netinstall-<arch>.iso (anciennement connu sous le nom de Boot.iso) est une image réduite qui ne contient que le strict nécessaire pour démarrer l'installeur drakx et détecter soit :

Les sources en ligne (ou le miroir local)

L'image ISO sur un disque dur local ou une clé USB

l'image ISO sur un CD/DVD ROM

l'image ISO sur un lan (réseau local)

pour continuer et terminer l'installation.

Avant de commencer

Mageia-<version>-netinstall-nonfree-<arch>.iso (anciennement connu sous le nom de Boot-nonfree.iso) contient des pilotes supplémentaires, qui peuvent s'avérer nécessaires pour votre périphérique réseau, contrôleur de disque, ou autres matériels.

Note

Les fichiers Mageia-<version>-netinstall-nonfree-<arch>.iso et Mageia-<version>-netinstall-<arch>.iso peuvent être utilisés pour lancer une installation réseau depuis un réseau câblé ou sans fil non chiffré. (le wifi chiffré ou le bluetooth ne sont pas supportés)

Avertissement

A la différence d'une installation depuis un DVD ou Live DVD, pendant la première partie de l'installation, appelée Stage 1, vous serez invité à entrer des données. Pendant cette étape, votre clavier sera configuré en clavier american. Cela peut être très perturbant pour entrer des noms ou des chemins.

Vous pouvez trouver Mageia-<version>-netinstall-nonfree-<arch>.iso et Mageia-<version>-netinstall-<arch>.iso ici. Il est nommé Installation Réseau.

Vous pouvez aussi télécharger ces images depuis n'importe quel miroir de cette liste http://mirrors.mageia.org/. Simplement suivre le chemin /distrib//cauldron/$ARCH/install/images/ oü $ARCH est i586 ou x86_64.

Après le téléchargement de l'image, la graver sur un DVD, ou si vous préférez l'enregistrer sur une clé USB, suivre les instructions données ici.

Installation

Cette étape est aussi appelée Stage 1 (étape 1)

Votre ordinateur démarre en mode BIOS (aussi appelé MBR pour Master Boot Record)

Cet écran est le premier à apparaître

Pendant l'amorçage, vous avez la possibilité de lire l'aide avancée en appuyant sur F2 puis de retourner sur l'écran de l'installeur avec F1. Si vous n'en choisissez pas, l'amorçage continuera avec les paramètres par défaut.

Votre ordinateur démarre en mode UEFI

Cet écran est le premier à apparaître

Utiliser les touches fléchées pour sélectionner Démarrer l'installation de Mageia n et appuyer sur Entrée.

Dans les deux modes

Vous pouvez alors voir cet écran :

Pendant l'étape 1 (Stage 1), rien ne sera écrit sur le disque dur, il est donc possible de quitter en sécurité à tout moment. Pour cela, appuyer sur les touches ctrl+alt+del.

Vous pouvez lire les journaux en appuyant sur alt+F3 puis revenir sur l'écran de l'installeur avec alt+F1

Choisissez la méthode d'installation

Utilisez les touches fléchées pour monter ou descendre dans la liste, jusqu’à ce que la méthode choisie soit en surbrillance.

Si vous ne savez pas quoi choisir comme Network installation (installation réseau), choisir FTP server.

Dans un réseau d'entreprise, FTP et rsync peuvent être bloqués, dans ce cas HTTP Server est un bon choix.

Appuyer sur la touche TAB jusqu'à mettre Ok en surbrillance puis appuyer sur Entrée.

Pour une installation depuis un disque dur ou bien une clé USB, voir ci-dessous.

Sélection du type de connexion réseau

Si vous possédez plusieurs cartes réseau, choisir la bonne.

Si vous ne savez pas quoi choisir, prendre DHCP

Indiquer le nom d'hôte et le nom de domaine

Si vous ne savez pas quoi faire : laisser en blanc et sélectionner "OK"

Serveur mandataire HTTP

Laisser en blanc si vous ne savez pas quoi mettre

Sélectionner un medium

Si vous optez pour spécifier manuellement le miroir, vous devez entrer le chemin vers votre medium préféré. Cela peut s'avérer difficile si vous n'avez pas de clavier américain.

La sélection de l'option "Mageia" produit une liste dans laquelle vous pouvez choisir par les flèches Haut et Bas.

Spécifier le miroir manuellement

Quelque soit le serveur listé icique vous choisissez, il doit utiliser la même structure arborescente telle que celle utilisée par les miroirs officiels de Mageia, depuis "mageia" (ou "Mageia"). C'est à dire .../mageia/distrib/<version>/<arch>

Une entrée correcte (si on utilise un miroir officiel) dans le champ "répertoire Mageia" ci-dessous, pourrait être :

pub/linux/mageia/distrib/cauldron/i586

Un autre exemple pour Mageia 5 x86_64 pourrait être :

pub/Mirrors/Mageia/distrib/5/x86_64.

D'autres miroirs peuvent avoir une structure différente comme le montrent les copies d'écran ci-dessous :

Si vous choisissez un serveur HTTP :

Si vous choisissez un serveur FTP :

Mageia n (sélection d'un miroir dans la liste)

Si plus tard au cours de l'installation, vous obtenez de nombreuses erreurs de dépendances, redémarrez et essayez un autre miroir.

Après avoir choisi un serveur FTP, vous obtenez un écran où vous pouvez ajouter un nom de login et un mot de passe si requis.

Aprés cette étape, Stage 2 (l'étape 2) sera installée et démarrée

Ceci est le premier écran de l'Étape 2, voir ci-dessous Installation - Étape 2

Installation à partir du disque dur

Si vous avez choisi d'installer depuis le disque dur ou une clé USB, vous devez savoir où se trouve enregistré le fichier ISO. Choisissez en premier le périphérique (disque dur ou clé)

et ensuite la partition

Ensuite, spécifiez le répertoire ou le nom du fichier ISO. En laissant vide ou en utilisant un répertoire, l'installateur va proposer une liste de répertoires et de fichiers que vous pourrez sélectionner avec les flèches Haut et Bas, comme montré sur la deuxième image.

Installation - Étape 2

Le premier écran que vous voyez maintenant est l'écran "Please choose a language to use". Rien n'a été écrit sur le disque à ce stade. si vous voulez redémarrer allez dans la console tty2 par ctrl+alt+F2 et appuyez sur ctrl+alt+del. (ctrl+alt+F7 pour revenir si vous avez changé d'avis).

Cette partie d'installation est la même que celle décrite dans http://doc.mageia.org/installer/5/fr/content/selectLanguage.html. Cliquez sur le lien pour la suite et changer le "5" dans le lien avec le numéro de version que vous installez.